WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leutrum von Ertingen, Carl Freiherr Leutrum-Ertingen, Carl Ludwig Friedrich von[^1]
[^1: - Sohn des baden-durlachschen Oberhofmeisters Carl Ludwig Philipp Freiherr von Leutrum-Ertingen (1739–1796) und seiner Frau Antonie, geb. Freiin von Bothmer (1766–1820)
- Herr der Herrschaften Würm, Heydach und Thiergarten; Familiensitz: Schloss zu Unter-Riexingen
- Matrikeleintrag der Universität Heidelberg 26. Oktober 1809: Carl Baron v. Leutrum-Ertingen, grhzgl. bad. Kammerjunker (Vormund: kgl. württ. Kammerherr Baron Casimir Gemmingen von Bürg), studiert Cameralwissenschaften
- in erster Ehe verheiratet ab Februar 1814 mit Friederike Sophie Louise Eleonore, geb. Freiin von Bremer (gest. 1819), in zweiter Ehe ab 10. Oktober 1821 mit Frieda, geb. Freiin von Lotzbeck]