WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lanz, Margarethe Hamel, Margarethe Josephine[^1]
[^1: - Tochter des Fagottisten Johann Nepomuk Hamel (1728–1792) und dessen Frau Juliana, geb. Keller (geb. 1745); Schwester von Margarethe Luise Schick
- Bühnendebüt 1792 in Mainz
- seit 1795 am Berliner Nationaltheater; an den Königlichen Schauspielen bis zur Pensionierung im Juli 1825 tätig
- seit 1800 verheiratet mit Karl Adolph Lanz]