WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135674190 Stich, Wilhelm Stich, Heinrich Wilhelm[^1]
[^1: - von A. W. Iffland gefördert
- als Schauspieler von 1807 bis zum Tod am Berliner Nationaltheater bzw. den Königlichen Schauspielen in Berlin
- seit 1817 verheiratet mit Auguste, geb. Düring
- bearbeitete französische Theaterstücke für die deutsche Bühne (Cardillac, Die Erbin)]