WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11638736X Falcon, Cornélie Falcon, Marie Cornélie Malançon, Cornelie[^1]
[^1: - Tochter des Schneiders Pierre Falcon in Paris
- Studium am Pariser Conservatoire
- 20. Juli 1832 Debüt als Alice in Robert le Diable in Paris
- 29. Februar 1836 Valentine in der Uraufführung der Oper Les Huguenots
- 1838 Stimmverlust
- später gelegentliche Konzertauftritte]