WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

139215484 Platen-Hallermund, Georg von Platen zu Hallermund, Georg Wilhelm Friedrich Graf[^1]
[^1: - Sohn des Grafen Ernst Franz von Platen-Hallermund (1739–1818) und dessen Frau Friederike Luise Philippine Dorothea, geb. Freiin von Münster (1757–1841)
- verheiratet seit 7. November 1809 mit Juliane (Marianne Charlotte), geb. von Hardenberg (1788–1833)
- hannoverscher Oberschenk, Oberkammerherr, Geheimer Rath, General-Erb-Postmeister
- gehörte gemeinsam mit seinem Schwiegervater, dem Grafen Carl Philipp von Hardenberg (1756–1840) zum Direktions-Komitee des Hannoverschen Hoftheaters]