WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Went, Joseph; Wend, Joseph; Wendt, Joseph; Wenth, Joseph; Vent, Joseph
identifier: 130006501X
birth: 1783-04-06, Wien-Wieden
death: 1816-07-04, Wien-Hietzing
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger
residence: Pest
residence: Ofen
residence: Linz
residence: Prag
residence: Wien
- Sohn des Oboisten und Komponisten Johann Nepomuk Wend (1745–1801); Bruder des Oboisten Wilhelm Wendt und der Maximiliane Triebensee, geb. Went
- 1808 bis 1810 an den Theatern Ofen und Pest
- 1810/11 am Theater Linz
- 1811 bis 1813 am Ständetheater Prag
- 1813 bis 1815 nochmals in Ofen/Pest
- sang von Dezember 1815 bis März 1816 an der Hofoper in Wien in sieben Vorstellungen den Moralez in Cortez