WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidt, Elise Schneider, Elise[^1]
[^1: - Juni 1807 bis 1813 Sängerin der esterházyschen Kapelle in Eisenstadt (1810/11 längerer Heimaturlaub)
- spätestens 1813 Heirat mit Heinrich Schmidt
- ab 1814 Sängerin in Brünn, wo der Ehemann Theaterdirektor war; Fach 1823: erste Singpartien, sang u. a. Leonore/Fidelio, Agathe]