WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Venningen, Friedrich Anton von
identifier: 1224983459
birth: 1765-10-13
death: 1832-05-07, München
sex: m
occupation: Intendant
residence: Kreuznach
residence: Mannheim
residence: München
- Sohn von Carl Philipp von Venningen (1728–1797); übernahm nach dessen Tod die Stelle des Oberamtmanns in Kreuznach
- verheiratet mit Maria Anna, geb. Freiin von Dalberg (27.9.1778–7.5.1852)
- übernahm am 9. Juni 1803 die Mannheimer Theaterintendanz von seinem Schwiegervater Wolfgang Heribert Freiherr von Dalberg; 1816 wegen Befürwortung einer badischen Verfassung des Amtes enthoben
- lebte danach in München, königlichen bayerischer Kämmerer und Geheimrat
- Begründer der jüngeren Grombacher Linie der Freiherren von Venningen