WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117447579 Vitzthum von Eckstädt, Heinrich Graf Vitzthum von Eckstädt, Heinrich Carl Wilhelm Graf[^1]
Übernahme des Direktionsamtes
- Das Amt der Direktion des Hoftheaters wird am 8. August 1815 von Racknitz an Vitzthum übertragen [D-Dla, Loc. 15146, Vol. XIX, fol. 280ff.].
Unzufriedenheit des Königs
- Eingabe am 24. Juli 1817 an den König betr. mutmaßliche Unzufriedenheit mit seiner Dienstleistung u. Morlacchis Urlaubswünsche betr. Er bat um Dienstenthebung oder Vertrauensbeweis [D-Dla, Loc. 15148, Vol. I, 447].
Entlassungsgesuch
- Entlassungsgesuch Vitzthums am 25. Mai 1819 an den König (bittet aus Gesundheitsgründen um seine Entlassung; nach einer angemerkten Resolutio heißt es am 5. Juni: bleibt ausgesetzt) [D-Dla, Loc. 15148, Vol. III, 191ff.]
24. September 1820
- Vitzthum unterschrieb am 24. September 1820 und am 6. Nov. wurde bereits sein Nachfolger Hans Heinrich von Könneritz eingeführt [D-Dla, Loc. 15146, Vol. XXI, 231ff.].
[^1: - vierter Sohn von Ludwig Siegfried I., Graf Vitzthum von Eckstädt, und dessen zweiter Frau Auguste Erdmuthe, geb. von Ponickau und Pilgram (1738–1775); jüngerer Bruder von Carl Graf von Vitzthum und Eckstädt
- seit 24. Juli 1793 verheiratet mit Friederike Wilhelmine, geb. Gräfin von Hopffgarten (geb. 24. Dezember 1767, gest. 10. Januar 1837); das Ehepaar hatte acht Kinder (fünf Söhne und drei Töchter)
- zunächst geheimer Finanzrat (bis 1815)
- 1815 Ernennung zum Hofmarschall; damit Direktor der Hofkapelle, der Hoftheater in Dresden und (nominell) in Leipzig (bis 1820), Generaldirektor der Künste sowie der Kunstakademien in Dresden und Leipzig (bis 1836)]