WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1106275217 Vitzthum von Eckstädt, Carl Graf Vitzthum von Eckstädt, Carl I. Alexander Nikolaus Graf[^1]
[^1: - dritter Sohn von Ludwig Siegfried I., Graf Vitzthum von Eckstädt, und dessen zweiter Frau Auguste Erdmuthe, geb. von Ponickau und Pilgram (1738–1775); älterer Bruder von Heinrich Carl Wilhelm, Graf Vitzthum von Eckstädt
- 1. Ehe geschlossen am 4. Juli 1797 mit Anna Albertine Emilie Gräfin von Wartensleben (1777–1813)
- am sächsischen Hof zunächst Kammerjunker, dann Kammerherr und Major, 1803 bis 1813/14 Directeur des plaisirs bzw. ab 1811 Hofmarschall (hatte als solcher die Oberaufsicht über das Hoftheater und die Hofkapelle); ab 1815 Oberstallmeister (vertrat gelegentlich seinen Bruder während dessen Tätigkeit als Intendant des Dresdner Hoftheaters 1815 bis 1820 bei dessen Abwesenheit)
- 2. Ehe am 30. März 1818 mit Elisabeth Freiin v. Friesen]