d: 14t gearbeitet. Gloria. um 12 Uhr Prinzeßin Therese Geburtst. gratulirt. Abends Vestalin. erster Akt schlecht. 2, 3t gut[^1].

[^1: Der Wiederaufnahme der Oper war Webers erste Einstudierung eines Repertoirestücks mit dem italienischen Operndepartement in Dresden vorausgegangen. Der Probenzyklus (9. bis 13. Januar) war nötig geworden, da der im Herbst 1817 neu gegründete Opernchor nachstudiert werden musste; vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 23. Januar 1818. Die Julia wurde von L. Sandrini gegeben.]