WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

d: 21t TischlerRechnung bezahlt mit 38. 12 gr Neue Magd angetreten. Drauf Geld 16 – Tapezier Rechnung für die weißen Möbels bezahlt 57. 12 – Zocher -------- --------------------- und Lina Schawle a 10 rh. bezahlt 46 rh – – gearbeitet. Zum Grafen gerufen. wiederholter Befehl. Abends zum 3t male die Vestalin gieng tadellos [Vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 2. Februar 1818.]. dann noch zu Schmidl, Conferenz.