d: 2t um 10 Probe Salomons Urth:[^1] gearbeitet, Musik zu Heinrich d: 4t Brief von Dr. Winter aus Berlin erhalten. zur Gräfin Rek. Aufs Bad Salom: Urth.[^2]

[^1: Aufgrund der Erkrankung von F. Schirmer übernahm W. Schubert die Rolle der Azelia; möglicherweise hing die Probe mit dieser Umbesetzung zusammen.]

[^2: Zur Vorstellung im Theater auf dem Linckeschen Bad vgl. den Bericht in der Abend-Zeitung vom 15. Juni 1818. Besetzung mit Ausnahme der Rolle der Azelia (neu: W. Schubert anstelle von F. Schirmer) identisch mit der Aufführung am 20. Juli 1817.]