WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Auguste von; Weber, Maria Caroline Friederike Auguste von
birth: 1818-12-22, Dresden
death: 1819-04-28, Dresden
sex: f
Erstes Kind von Carl Maria und Caroline von Weber.