WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11725360X Weiler, Georg Freiherr von[^1]
[^1: - Sohn des Regierungs- und Oberappellationsgerichtsrats Franz Joseph von Weiler (seit 1790 Reichsfreiherr, gest. 1797) und dessen Frau Josephine, geb. Freiin von Stengel; Bruder von Maria Anna von Weiler, der Ehefrau (ab 1817) von Alexander von Dusch
- Sudium in Heidelberg (Jura) und Freiberg (Bergwesen)
- 1797 wirklicher Bergrat und Oberforstdirektor, 1798 pfälzischer Hofgerichtsrat (ab 1803 in badischen Diensten), ab 1816 Oberhofgerichtsrat
- verheiratet in erster Ehe mit Amalie, geb. Schmalz (gest. 1817), in zweiter Ehe mit deren Schwester Auguste (gest. 1864)
- 1807 im Mannheimer Orchesterverzeichnis unter den Liebhabern als Geiger (1. Violine)
- spielte im Streichquartett im väterlichen Hause (gemeinsam mit Franz Dusch = Bratsche, Alexander von Dusch = Cello und Michael Frey = 1. Violine)
- 1809 im Sektionsausschuss des Musikalischen Conservatoriums im Mannheimer Casino-Verein
- Mitglied des Kirchvorstands, aktiv bei der Gestaltung der Kirchenmusik in der Jesuitenkirche
- 1823 Hoftheaterkommissär in Mannheim
- ab 1830 in Karlsruhe als Geheimer Rat und Mitglied des Staatsministeriums]