WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116953624 Hohenhausen, Elise von Ochs, Elise von[^1]
[^1: - Tochter von Adam Ludwig Baron von Ochs (1757–1823) und dessen Frau Maria Luise, geb. Schödde (1762–1811); die Familie lebte ab 1798 in Kassel
- ab 1. Oktober 1809 verheiratet mit Leopold Freiherr von Hohenhausen (gest. 1848); das Ehepaar lebte wechselnd in Eschwege, Münster, Minden, ab 1820 in Berlin, ab 1824 wieder in Minden
- lebte nach dem Tod des Ehemanns bei ihrer Tochter Elise (1812–1899, ab 1831 verh. Rüdiger) in Minden, Münster, zuletzt ab 1854 in Frankfurt/Oder]