WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Umlauf, Michael; Umlauff, Michael
identifier: 139625143
birth: 1781-08-09, Wien
death: 1842-06-20, Baden bei Wien
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
residence: Wien
- Sohn von Ignaz Umlauf, musikalische Ausbildung durch den Vater, J. Weigl und Albrechtsberger
- Violinist im Hofopernorchester in Wien, Komponist verschiedener Singspiele und Ballette
- 1810 bis 1825 zweiter Kapellmeister an den Hoftheatern
- 1840 kurzzeitig Leiter der Hofoper in Wien