WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

139625143 Umlauf, Michael Umlauff, Michael[^1]
[^1: - Sohn von Ignaz Umlauf, musikalische Ausbildung durch den Vater, J. Weigl und Albrechtsberger
- Violinist im Hofopernorchester in Wien, Komponist verschiedener Singspiele und Ballette
- 1810 bis 1825 zweiter Kapellmeister an den Hoftheatern
- 1840 kurzzeitig Leiter der Hofoper in Wien]