WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Glatz, Johann Balthasar[^1]
[^1: - verantwortlich für die Bühnenmaschinerie der königlichen Bühnen in Berlin
- Stadtverordneter des Schlossbezirks Berlin (gewählt 1809)]