WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116391952 Haide, Friedrich Heyd, Johann Michael Friedrich Haiden, Friedrich Löwenfels, Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des Mainzer Stadtgerichtsdieners Jakob Heyd (auch Heiden, gest. 1797) und dessen Frau Anna Christina Klara, geb. Müller (geb. 1741)
- Medizinstudium abgebrochen
- Bühnendebüt Juni 1791 bei der Schauspielergesellschaft von Peter Matthias Rheinberg in Cleve (Abgang März 1792)
- 1792 bei F. W. Bossann in Offenbach, Wetzlar und Kassel; spielte dort unter dem Namen Löwenfels
- von Mai 1793 bis Ostern 1807 am Weimarer Theater; Fach: zweite Liebhaber, jugendliche Helden, naive Burschen
- 1807/08 in Wien
- von März 1808 bis zur ersten Pensionierung mit 1. Januar 1818 wieder am Hoftheater Weimar, Wiedereintritt im April 1818, endgültige Pensionierung im Herbst 1832]