WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zanetti, Marianna[^1]
[^1: - Tochter des Cellisten Gaetano Zanetti aus Bergamo; die Familie trat im Juli 1816 in Mailand auf, neben dem Vater und zwei singenden Töchtern Orsolina (geb. ca. 1805) und Marianna (geb. ca.1803/04) spielten der älteste Sohn Clemente Harfe, Tochter Antonietta (geb. ca. 1809) Harfe und Sohn Giovanni (geb. ca. 1807) Cello
- Konzertauftritt im Oktober 1818 gemeinsam mit ihrem Onkel Rovelli und zwei jüngeren Geschwistern in Augsburg
- längere Zeit in Dresden Schülerin von Polledro
- 9. November 1822 Debüt an der Dresdner Hofoper als Angelina in La Cenerentola; Engagement im ital. Département ab 1. Januar bis 31. August 1823
- 1825 Prima Donna in Lugano
- 1827 am königlichen Theater in Rio de Janeiro]