WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ziegler, Mathilde Ziegler, Karoline Auguste Mathilde Goetze, Mathilde [Zweite Tochter von Christoph August Gottfried Ziegler; im Elternhaus 1824 Kontakt zu Carl Maria von Weber; heiratete am 4. Mai 1827 (Heinrich) August Goetze (1793–1863), am 4. Februar 1828 Geburt der Tochter Marie Dorothea Elisabeth Mathilde (gest. 31. März 1892).]