WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bergt, Adolph Wilhelm[^1]
[^1: - 13 Jahre Mitglied des Dresdner Hofpfeiferensembles bis zu dessen Auflösung, bezog danach Wartegeld
- Fagottist in der Dresdner Hofkapelle von Dezember 1816 bis 1823]