WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ré, Friedrich August
sex: m
occupation: Haus-Inspektor
residence: Dresden
- lt. Eingabe vom 25. Dezember 1816 zunächst 12 Jahre unentgeltlich im Maler-Saal tätig, dann Damen-Portier bei der Königin mit 20 Talern Monatsgehalt, 1815 auf Wartegeld gesetzt [D-Dla, Loc. 15148, Vol. I, Bl. 197ff.]
- ab März 1816 (mit 200 Talern Jahresgehalt) bis 1836 Haus-Inspektor (Aufseher) des Hoftheater-Gebäudes; daneben in den Freistunden im Malersaal tätig