WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tietz, Ludwig; Tietz, Ludwig Joseph Aloys Ignaz
identifier: 117381713
birth: 1774-04-26, Dresden
death: 1828-08-08, Dresden
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Konzertmeister
residence: Dresden
- Sohn des Geigers Joseph Tietz (1727–1801), der von 1763 bis zum Tod Mitglied der Dresdner Hofkapelle war, und dessen Frau Veronica, geb. Werner; musikalische Ausbildung durch den Vater sowie durch Joseph Zistler in Wien
- von September 1792 bis zum Tod Mitglied der Dresdner Hofkapelle
- seit 2. August 1802 verheiratet mit Marianne, geb. Flätschger
- 1818 Ernennung zum Vize-Konzertmeister (Konzertmeister beim deutschen Hoftheaterdepartement)
- hinterließ bei seinem Tod die Witwe mit acht Kindern, darunter der älteste Sohn Carl (1810–1863, von 1828 bis zum Tod Kontrabassist der Hofkapelle) und der jüngste Sohn Heinrich (ca. 1818/23–1890, von 1851 bis 1879 Cellist der Hofkapelle)