WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116287322 Vohs, Friederike Porth, Margaretha Friederika Voss, Friederike Voß, Friederike Keer, Friederike Werdy, Friederike[^1]
[^1: - Tochter des Schauspielerehepaars Johann Carl Porth (1748–1794) und Caroline Porth
- erste Bühnenauftritte in Kinder- und jugendlichen Rollen, mit dem Eltern tätig u. a. auf dem Hoftheater Strelitz (1788), in Magdeburg (1791), bei Butenop in Wolmirstedt, Zerbst, Schönebeck, Bernburg und Quedlinburg (1791), bei Meddox in Gera (1792 bis 1794)
- seit April 1793 mit ihren Eltern am Hoftheater Weimar, Fach: Liebhaberinnen und junge Mädchen im Schauspiel, zweite und dritte Liebhaberinnen in der Oper
- heiratete am 29. Juli 1793 den Schauspieler (Johann) Heinrich (Andreas) Voß (Vohs; 1762–1804); mehrere gemeinsame Kinder, u. a. Auguste Vohs
- verließ im September 1802 Weimar
- von 1802 bis Mai 1805 mit Ehemann am Hoftheater Stuttgart (Fach: Opernsoubretten)
- nach dem Tod des Ehemanns vermutlich Affäre mit Paul von Württemberg (1785–1852), einem Sohn des Königs von Württemberg, 1805 wurde die uneheliche Tochter Karoline Adelheid Pauline (später Karoline von Rottenburg, 1836 verh. von Pfeffel, gest. 1872) geboren
- Mai 1805 Heirat mit dem Frankfurter Regisseur Keer (gest. 1807)
- von Mai 1805 bis 1807 am Theater Frankfurt (spielte unter dem Namen Vohs)
- 1808 am Burgtheater Wien
- 1808 bis 1817 wieder am Theater Frankfurt
- Gastspiele u. a. in Mannheim (August 1817 ) und Leipzig (Oktober 1817)
- wechselte 1817 mit Friedrich August Werdy, der am 13. Januar 1818 ihr dritter Ehemann wurde, ans Hoftheater Dresden (erste Auftritte dort im November 1817), wo sie bis zur Pensionierung (1843) blieb]