WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wagner, Clara; Wagner, Clara Wilhelmine; Wolfram, Klara
birth: 1807-11-29, Leipzig
death: 1875-03-17, Chemnitz
sex: f
occupation: Sängerin (Mezzosopran)
residence: Dresden
residence: Prag
residence: Augsburg
residence: Magdeburg
residence: Köln
residence: Aachen
residence: Nürnberg
residence: Danzig
- Tochter von Carl Friedrich und Johanna Rosine Wagner, Schwester von Richard Wagner
- studierte bei Johann Aloys Miksch Gesang
- zunächst ab ca. 1818 in Kinderrollen am Hoftheater Dresden beschäftigt, sang am 1. Mai und 18. August 1824 in der italienischen Hofoper die Angelina in Cenerentola (ein Engagement folgte nicht)
- September 1826 bis 1827 am Ständetheater Prag (Debüt als Angelina in Cenerentola)
- 1827 bis 1829 am Theater Augsburg, Fach: Soubrette und naive Mädchen; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. August 1828) die Fatime
- heiratete am 23. Oktober 1828 den Sänger Heinrich Wolfram
- 1829/30 am Theater Magdeburg (Debüt 14. Mai 1829)
- April/Mai 1830 Gastauftritte in Wiesbaden und Mainz (u. a. als Fatime im Oberon)
- 1830 bis 1833 in Köln und Aachen
- 1833 bis 1835 am Theater Nürnberg
- 1835/36 erneut in Magdeburg
- 1836/37 am Theater Danzig, 1837 noch in Elbing, dann Abgang von der Bühne
- lebte später in Chemnitz