WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mahler, Marie Herrmann, Marie[^1]
[^1: - Tochter von Abraham Herrmann (1807–1868) und dessen Frau Theresia (Berl), geb. Stern (1801/02–1875)
- seit 18. Februar 1857 verheiratet mit Bernhard Mahler
- Mutter von Gustav Mahler]