WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gustav IV. Adolf, König von Schweden; Graf von Gottorp; Gustav, Herzog von Holstein-Eutin; Gustavsson, G. A. Oberst
identifier: 122651634
birth: 1778-11-01, Stockholm
death: 1837-02-07, St. Gallen
sex: m
residence: Stockholm
residence: Deutschland
residence: Basel
- König von Schweden 1792 bis 1809
- 1797 Heirat mit Prinzessin Friederike Dorothea von Baden
- nach einem Staatsstreich im März 1809 in Stockholm wurde er des Landes verwiesen
- 1812 Scheidung von seiner Frau
- wechselnde Aufenthalte in Deutschland und der Schweiz