WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

122651634 Gustav IV. Adolf, König von Schweden Graf von Gottorp Gustav, Herzog von Holstein-Eutin Gustavsson, G. A. Oberst[^1]
[^1: - König von Schweden 1792 bis 1809
- 1797 Heirat mit Prinzessin Friederike Dorothea von Baden
- nach einem Staatsstreich im März 1809 in Stockholm wurde er des Landes verwiesen
- 1812 Scheidung von seiner Frau
- wechselnde Aufenthalte in Deutschland und der Schweiz]