WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Höckner, Carl Wilhelm
identifier: 1041697880
birth: 1749-01-01/1750-12-31, Dresden
death: 1820-03-12, Dresden
sex: m
occupation: Violoncellist
residence: Dresden
Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1776 bis 1819.