WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

121129462 Ruppius, Carl Ruppius, Johann Carl[^1]
[^1: - Sohn des Altenburger Stadt-Chirurgen Johann Benjamin Ruppius
- 1812 bis September 1815 in Hildburghausen tätig als Regierungs- und Leibchirurg, ab 1814 Herzoglich Sachsen-Hildburghäuser Rat
- 1815 kurzzeitig als königlich-preußischer Stabsarzt im Rheinland in den dort errichteten Lazaretten tätig
- 1816 Niederlassung als Arzt in Gotha, wohnte seit Oktober 1816 in der Neuengasse
- heiratete am 5. November 1816 Caroline Schlick; die Ehe blieb vermutlich kinderlos
- 1821 bis 1830 zusätzlich Lehrer am anatomisch-chirurgischen Lehrkabinett in Gotha
- 1827 Englandreise, hospitierte in einem Londoner Krankenhaus
- ab Juli 1830 in Altenburg
- 1832 Habilitation in Freiburg/Breisgau, dort anschließend als Privatdozent tätig, 1834 bis 1840 in den Adresskalendern als Hofrat geführt
- ab spätestens 1841 Arzt und Geburtshelfer in Dresden]