WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Scholz, Johann Gottlob [Mitglied der Dresdner Hofkapelle von 1783 bis 1823, in den letzten Jahren (seit mindestens 1817) wegen zunehmender Kränklichkeit im wesentlichen nur noch im Kirchendienst eingesetzt]