WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schramm, Johann Gottfried[^1]
[^1: - in den Sachsen-Gotha-Altenburgischen Hofkalendern von 1802 (S. 62) bis 1813 (S. 76) lediglich als Hof-Calcant, von 1814 (S. 76) bis 1824 (S. 16) zusätzlich als Capellknabe und 1825 (S. 17) als Hof-Orgelbauer, Hof-Calcant und Capellknabe verzeichnet
- danach in den Coburg-Gothaischen Dienst übernommen (noch im Hofkalender 1843, S. 43 als Hofcalcant in Gotha genannt, 1847, S. 110 als Capelldiener bei der Coburg-Gothaischen Hofkapelle)
- in Gotha auch als Instrumentenbauer tätig, baute lt. AmZ (1820) einen von Spohr verbesserten Saitenhalter für Violinen]