WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schweitzer, Anna[^1]
[^1: - 1824 bis 1829 am Theater in Pest und Ofen (die jüngere Schwester Theresia Schweitzer war dort Chorsängerin, später Tänzerin), sang u. a. die Fatime in der dortigen Erstaufführung des Oberon (18. Mai 1829)
- 1833/34 unter Direktorin Hoch in Olmütz und Preßburg, Fach: zweite Gesangspartien]