WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wangenheim, Julius von; Wangenheim, Johann Carl Julius Freiherr von
identifier: 1183855648
birth: 1783-04-25, Winterstein
death: 1851-01-31, Gotha
sex: m
occupation: Hofbeamter
residence: Gotha
- Sohn des herzoglich sachsen-gothaischen Hauptmanns Friedrich (Heinrich Ludwig Levin Ernst) Freiherr von Wangenheim (ca. 1746–1794)
- laut Herzoglich-Sachsen-Gotha- und Altenburgischem Hof- und Adreß-Calender auf das Schalt-Jahr 1812, S. 60 Kammerherr und Rittmeister bei der Leibgarde von Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg; laut Ausgabe auf das Jahr Christi 1817, S. 6 Adjutant bei der Leibgarde von Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg, Kammerherr, Oberschenk und Rittmeister
- heiratete am 25. April 1825 in Kassel Karoline Freiin Waitz von Eschen, aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: (Karoline) Sophie, später verh. von Röder (1826–1899), (Marie Julie Elisabeth Sophie) Ida, später verh. Freifrau Daublebsky von Sterneck zu Ehrenstein (1838–1911)
- zuletzt sachsen-coburg-gothaischer Oberhofmarschall