WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pellet, Caroline Frühmann , Karoline[^1]
[^1: - seit spätestens 1819 Ehefrau von Joseph Pellet
- von 1. September bis 31. Oktober 1819 Mitglied des Dresdner Hoftheaters
- 1820/21 am Theater Brünn
- 1821 bis 1824 in Pest und Ofen engagiert; Fach: pantomimische, komische und karrikierte Rollen, zugleich Tanzmeisterin für die Kinder]