WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1020853964 Wilhelmine Karoline, Kurfürstin von Hessen Wilhelmine Caroline, Prinzessin von Dänemark[^1]
[^1: - Tochter von König Friedrich V. von Dänemark und Norwegen und seiner ersten Frau Louise, Prinzessin von Großbritannien
- heiratete am 1. September 1764 Erbprinz (ab 1785 Landgraf) Wilhelm (IX.) von Hessen-Kassel (ab 1803 Kurfürst Wilhelm I. von Hessen; aus der unglücklichen Ehe gingen vier Kinder hervor)
- lebte während der französischen Besetzung Hessens (ab 1806, bzw. der Eingliederung der nördlichen Landesteile in das neugegründete Königreich Westphalen sowie der südlichen Landesteile in das kurzlebige Großherzogtum Frankfurt) bis 1813 im Exil bei ihrer Tochter in Gotha]