WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Heinrich, Herzog von Württemberg; Heinrich Friedrich Karl, Herzog von Württemberg; Heinrich, Graf von Sontheim
identifier: 117375802
birth: 1772-07-03, Mömpelgard
death: 1838-07-28, Ulm
sex: m
occupation: Offizier
occupation: Statthalter
residence: Mömpelgard
residence: Berlin
residence: Wien
residence: Oels
residence: Breslau
residence: Treptow an der Rega
residence: Kloster Wiblingen
residence: Ulm
- jüngster Sohn des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg (1732–1797) und dessen Ehefrau Friederike Dorothea Sophia, geb. Prinzessin zu Brandenburg-Schwedt und Prinzessin in Preußen (1736–1798)
- Bruder des ersten württembergischen Königs, Friedrichs I., sowie der Zarin Maria Feodorowna
- militärische Laufbahn in preußischen Diensten bis 1798 (zuletzt Oberst)
- 1808 bis 1822 Statthalter für Oberschwaben
- von 1819 bis zum Tod Mitglied der Ersten Kammer der Württembergischen Landstände