WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1179853075 Scheibel, Carl Heinrich[^1]
[^1: - sechs Jahre lang im Hofpfeifer-Ensemble in Dresden (bis zu dessen Auflösung), bezog anschließend Wartegeld
- zeigte 1816 beim Probevorspiel für die Dresdner Hofkapelle viele Fertigkeit und guten Ton und die Fähigkeit [...], die ihm hier und da noch ermangelnde Zartheit des Vortrags, bey ausschlüßlichem Studium dieses Instruments, welchem er iezt aus Sorge um Verdienst nicht so obliegen können, bald zu erwerben
- Dezember 1816 bis Juli 1817 Mitglied der Dresdner Hofkapelle
- ab September 1817 Mitglied des Gewandhausorchesters in Leipzig
- starb geistig verwirrt nach einem Selbstmordversuch in der Nacht vom 26. zum 27. Februar 1818, hinterließ eine Witwe und drei Kinder (die Witwe erhielt bis zu ihrem Wegzug aus Leipzig 1825 eine Pension, erbat 1829 nach ihrer Rückkehr nach Leipzig erneut eine Pension, wurde aber mit einer Einmalzahlung abgewiesen, reiste am 24. Dezember zu ihrem Schwager nach Chemnitz und beging nach erneuter Rückkehr nach Leipzig am 7. Januar 1830 Selbstmord)]