WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11732342X Uthe, Johann Andreas[^1]
[^1: - ab 1812 Adjunkt des Dresdner Hoforgelbauers Johann Friedrich Treubluth (1739–1821), übernahm im November 1819 bei dessen Pensionierung die Nachfolge; nahm 1813 und 1816 Reparaturarbeiten an der Orgel der Sophienkirche (protestan. Hofkirche) in Dresden vor
- experimentierte im Instrumentenbau sowie mit Dampfmaschinen; vgl. Zeitung für die elegante Welt, Jg. 26, Nr. 80 (25. April 1826), Sp. 642f.
- heiratete am 7. September 1817 Johanna Caroline Wilhelmine, geb. Mayer]