WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Czech, Joseph Czech, Josef Alois Czech von Czechenherz, Josef Alois[^1]
[^1: - 1807 bis 1835 Kommandeur des Wachkorps der Militärpolizei in Prag
- 1816 geadelt als Czech von Czechenherz
- 1815 im Schematismus für das Königreich Böhmen als Hauptmann der Prager k. k. Polizeiwache (Altstadt, Haus Nr. 510)
- bei ihm zeigte Weber den am 26. April 1815 erfolgten Einbruch in seine Wohnung an]