WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118512552 Böhm, Theobald[^1]
[^1: - Sohn des Goldschmieds Karl Friedrich Böhm (1762–1829), Ausbildung im väterlichen Geschäft
- 1810 bis 1812 Flötenunterricht bei Capeller, ab 1818 Kompositionsunterricht bei Winter
- 1812 bis 1818 Flötist am Isartortheater in München
- ab 1818 Flötist der Hofkapelle in München, von 1830 bis 1848 erster Flötist
- unternahm zwischen 1821 und 1831 ausgedehnte Konzertreisen, u. a. 1823/24 gemeinsam mit Bernhard Molique u. a. nach Nürnberg (Dezember), Dresden (Anfang Januar), Leipzig (Mitte Januar), Berlin (Januar/Februar)
- schuf zahlreiche Kompositionen und Arrangements für die Flöte
- auch als Flötenlehrer tätig
- eröffnete 1828 eine eigene Flötenbauwerkstatt, entwickelte die nach ihm benannte Böhm-Flöte (konische Ringklappenflöte)]