WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

120236060 Schubert, Joseph Schubert, Hans Joseph Franz Thomas[^1]
[^1: - Sohn des Kantors Anton Joseph Schubert und dessen Frau Anna Maria Theresia, geb. Hornig, musikalische Ausbildung durch den Vater sowie in Prag (dort ab 1768 Besuch der Lateinschule, Kontrapunkt- und Klavierunterricht bei Abbé Paul Fischer) und Berlin (ab ca. 1774/75)
- ab 1779 erster Violinist der Kapelle des Markgrafen von Schwedt
- Juli und September 1781 als Schauspieler mit seiner Frau Maria Anna, geb. Strohm, in Aachen (von dort aus erfolglose Bewerbung bei G. F. W. Großmann)
- lebte ab spätestens 1784 zunächst ohne Anstellung in Dresden (dort zwischen Januar 1784 und April 1792 Taufe von sieben Kindern aus der Ehe mit Maria Anna, geb. Strohm, außerdem Tod zweier ca. 1782/83 außerhalb Dresdens geborener Kinder)
- von 1788 bis zur Pensionierung 1824 Bratschist der Dresdner Hofkapelle
- Tod der Witwe Maria Anna Schubert am 10. April 1836 (mit 82 Jahren)]