WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Götzel, Friedrich Götzel, Friedrich Adolph[^1]
[^1: - Sohn des Flötisten Franz Joseph Götzel (1718?–1787), der 1741 bis 1777 Mitglied der Dresdner Hofkapelle war, und dessen zweiter Frau Antonia (Friederika Carolina) (Heirat 1753, gest. 1795)
- von Juli 1782 bis zu seinem Tod Mitglied der Dresdner Hofkapelle
- verheiratet mit Eleanora, geb. Wood; vier gemeinsame Kinder (drei im Kindesalter verstorben), jüngste Tochter: Antonie Götzel (geb. 1786)]