WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kummer (sen.), Friedrich August
identifier: 136212050
birth: 1770-09-07, Dresden
death: 1849-06-22, Dresden
sex: m
occupation: Oboist
residence: Meiningen
residence: Dresden
- Sohn von Johann Gottfried Kummer (1730–1812), kurfürstl. Jagdhautboist in Dresden; Bruder von Carl Gottfried Kummer und Gotthelf Heinrich Kummer
- 1789 bis 1797 Mitglied der Meininger Hofkapelle
- September 1797 bis 1830 Mitglied der Dresdner Hofkapelle
- Vater von Friedrich August Kummer (jun.), Carl Gotthelf Kummer, Ferdinand Wilhelm Kummer