WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lincke, Friedrich Ludwig Linke, Friedrich Ludwig[^1]
[^1: - Nachfolger (Sohn?) des Akziserats Carl Christian Lincke (1728–1799), der 1766 das Bad samt Gartenwirtschaft an der Prießnitzmündung in die Elbe vor den Toren der Dresdner Neustadt erworben und dort 1776 ein Sommertheater eröffnet hatte (nachfolgend genannt Lincke’sches Bad)
- verheiratet mit Marie Dorothee, geb. Werner; gemeinsame Kinder: Marie Louise (später verh. Erler), Marie Eleonore, Hans Bernhard, Marie Amalie]