WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135736420 Detmold, Georg Heinrich Detmold, Isaak Hertz[^1]
[^1: - Sohn des Moses Detmold, Kaufmann und Ältester der jüdischen Gemeinde in Hannover, und der Sorchen Zerle, geb. Oppenheim(er)
- verheiratet mit seiner Cousine Friederike Luise, geb. Oppenheim(er) (1780–1860)
- 1815 Taufe, nahm dabei die Vornamen Georg Heinrich an
- Hofmedikus und Sekretär des Gen.-Vaccinations-Komitees in Hannover]