WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Forcade de Biaix, Friedrich von; Forcade de Biaix, Friedrich Wilhelm Leopold Konstantin Quirin Freiherr von
identifier: 1037754050
birth: 1784-05-12, Brieg
death: 1840-10-22, Breslau
sex: m
occupation: Offizier
occupation: Schriftsteller
occupation: Theaterdirektor
occupation: Gutsbesitzer
residence: Neuerade
residence: Breslau
- ältester Sohn des Generallietenants (Friedrich) Heinrich (Ferdinand) Leopold von Forcade de Biaix (1747–1808) und dessen Frau Wilhelmine, geb. von Koschembahr und Skorkau aus dem Hause Ossen (geb. 1762)
- 1797 bis 1804 im preußischen Militärdienst, 1804 Ernennung zum Kammerherrn
- seit 1804 verheiratet mit Amalie (Ernestine Wilhelmine Elisabeth), geb. von Poser und Groß-Nädlitz (1785–1818)
- übernahm nach dem Tod des Vaters die Drostei Neuenrade in der Grafschaft Mark
- 1813 bis 1815 erneut Militärdienst
- ab 1. Juni 1822 kurzfristig Leiter der Breslauer Theaterdirektion (als Dramaturg)