WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mayer, Henriette César, Juliane Henriette[^1]
[^1: - verheiratet mit Johann Siegfried Wilhelm Mayer (1747–1819), Obertribunalrat am Kammergericht in Berlin; dessen dritte Ehefrau
- Stiefmutter von Wilhemine Spazier, Caroline Richter (Ehefrau von Jean Paul) sowie Ernestine Mahlmann (Ehefrau von August Mahlmann)
- wohnte 1820/23 Unter den Linden 34]